NAME	WINTEST

DESCRIPTION 'WinTest Application'

EXETYPE WINDOWS

STUB	'WINSTUB.EXE'

CODE	PRELOAD MOVEABLE
DATA	PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   4096
